 -1.146773737E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.047260E+00  dx in pixels
 -2.579158E+00  dy in pixels
      1.014848  scalx
      1.022458  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
