 -1.217359857E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.233900E+00  dx in pixels
 -1.331310E+01  dy in pixels
      1.016642  scalx
      1.021325  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
