 -1.172244884E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.642300E+00  dx in pixels
 -1.617090E+01  dy in pixels
      1.016008  scalx
      1.021830  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
