 -1.230891313E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.350800E+00  dx in pixels
 -1.704070E+01  dy in pixels
      1.016514  scalx
      1.023073  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
