 -1.030628761E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.330434E-01  dx in pixels
 -9.203695E+00  dy in pixels
      1.013431  scalx
      1.023572  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
