 -1.298802422E-02  2.586586492E-03  1.498342689E-03  2.184286718E-03  rotation in radian
  4.507962E+00  dx in pixels
 -1.088912E+01  dy in pixels
      1.014581  scalx
      1.022220  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
