 -1.435629722E-02  2.586586492E-03  1.498342689E-03  2.184286718E-03  rotation in radian
  1.698700E+00  dx in pixels
 -2.052740E+01  dy in pixels
      1.016410  scalx
      1.020981  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
