 -1.175055826E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.568419E+00  dx in pixels
 -8.756441E+00  dy in pixels
      1.015253  scalx
      1.022888  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
