 -1.220003726E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.519100E+00  dx in pixels
 -1.537300E+01  dy in pixels
      1.016196  scalx
      1.022536  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
