 -1.407735826E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.649091E-02  dx in pixels
  3.739096E-03  dy in pixels
      1.027407  scale x
      1.031336  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
