 -1.008570886E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.184994E+00  dx in pixels
 -1.271891E+01  dy in pixels
      1.016361  scalx
      1.020659  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
