 -1.165243986E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.332300E+00  dx in pixels
 -1.584280E+01  dy in pixels
      1.017944  scalx
      1.018624  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
