 -1.336085486E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.875606E-01  dx in pixels
 -5.451012E-02  dy in pixels
      1.030046  scale x
      1.028198  scale y
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
