 -1.153310305E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.858827E+00  dx in pixels
 -6.876134E+00  dy in pixels
      1.016210  scalx
      1.020685  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
