 -1.224309285E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.134540E+01  dx in pixels
 -1.747620E+01  dy in pixels
      1.017974  scalx
      1.019147  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
