 -1.076500126E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.785280E+00  dx in pixels
 -9.378960E+00  dy in pixels
      1.014578  scalx
      1.024610  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
