 -1.018247278E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.848064E-01  dx in pixels
 -9.206839E+00  dy in pixels
      1.014577  scalx
      1.022925  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
