 -1.172769078E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.312400E+00  dx in pixels
 -1.685700E+01  dy in pixels
      1.016228  scalx
      1.021279  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
