 -1.248886527E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.050319E+01  dx in pixels
 -7.757662E+00  dy in pixels
      1.014720  scalx
      1.023633  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
