 -1.295291267E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.638500E+00  dx in pixels
 -1.888010E+01  dy in pixels
      1.016633  scalx
      1.022423  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
