 -1.015351977E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.088437E-01  dx in pixels
 -9.009129E+00  dy in pixels
      1.013166  scalx
      1.024155  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
