 -1.176692777E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.130200E+00  dx in pixels
 -1.570540E+01  dy in pixels
      1.015336  scalx
      1.022884  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
