 -1.233394411E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.052287E+02  dx in pixels
 -2.887169E+02  dy in pixels
      1.017290  scalx
      1.021395  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
