 -9.145410600E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.211561E+01  dx in pixels
 -2.672428E+01  dy in pixels
      1.016262  scalx
      1.020647  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
