 -1.141960515E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.373000E+00  dx in pixels
 -5.616600E+00  dy in pixels
      1.016770  scalx
      1.021304  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
