 -1.140802441E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.269999E-02  dx in pixels
 -7.861400E+00  dy in pixels
      1.017001  scalx
      1.020690  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
