 -8.659695750E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.324397E+01  dx in pixels
 -1.162977E+01  dy in pixels
      1.017417  scalx
      1.018462  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
