 -1.076927575E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.904700E+00  dx in pixels
 -4.588200E+00  dy in pixels
      1.019467  scalx
      1.017251  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
