 -8.765238450E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.305395E+01  dx in pixels
 -1.261480E+01  dy in pixels
      1.014216  scalx
      1.022719  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
