 -8.840028720E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.235819E+01  dx in pixels
 -1.109682E+01  dy in pixels
      1.016997  scalx
      1.019636  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
