 -1.077988692E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.215300E+00  dx in pixels
 -4.935200E+00  dy in pixels
      1.019531  scalx
      1.017620  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
