 -8.616097140E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.118488E+01  dx in pixels
 -1.233260E+01  dy in pixels
      1.014438  scalx
      1.022694  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
