 -1.048469014E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.013400E+00  dx in pixels
 -7.229400E+00  dy in pixels
      1.016036  scalx
      1.021980  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
