 -1.095487711E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.555000E-01  dx in pixels
 -4.901800E+00  dy in pixels
      1.016609  scalx
      1.022109  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
