 -1.075757389E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.648000E+00  dx in pixels
 -5.360400E+00  dy in pixels
      1.018190  scalx
      1.019601  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
