 -1.092262821E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.554300E+00  dx in pixels
 -5.647700E+00  dy in pixels
      1.016491  scalx
      1.022175  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
