 -1.047464858E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.957700E+00  dx in pixels
 -8.722900E+00  dy in pixels
      1.016063  scalx
      1.021881  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
