  6.698854208E-02 -7.513188271E-02 -3.925779244E-02 -6.133055378E-02  rotation in radian
  2.401100E+00  dx in pixels
  4.429535E-01  dy in pixels
      1.017883  scalx
      1.026162  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
