  6.959777408E-02 -7.513188271E-02 -3.925779244E-02 -6.133055378E-02  rotation in radian
  2.092060E+01  dx in pixels
 -3.572070E+01  dy in pixels
      1.004467  scalx
      1.009851  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
