 -3.105073786E-02  7.403357069E-02  2.530500906E-02  2.656375973E-02  rotation in radian
  1.185760E+01  dx in pixels
 -3.081020E+01  dy in pixels
      1.004851  scalx
      1.009893  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
