 -4.007115576E-03 -4.934681827E-03 -1.472829050E-03 -2.123536624E-03  rotation in radian
 -5.269721E+00  dx in pixels
  1.110671E+00  dy in pixels
      1.018373  scalx
      1.025966  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
