 -1.937044576E-03 -4.934681827E-03 -1.472829050E-03 -2.123536624E-03  rotation in radian
  1.992710E+01  dx in pixels
 -3.182770E+01  dy in pixels
      1.004991  scalx
      1.009654  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
