 -4.062599553E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.415820E+01  dx in pixels
 -3.245610E+01  dy in pixels
      1.004912  scalx
      1.010157  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
