 -4.013959274E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.590360E+01  dx in pixels
 -3.159360E+01  dy in pixels
      1.004985  scalx
      1.009974  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
