 -3.588518706E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.697850E+01  dx in pixels
 -3.145150E+01  dy in pixels
      1.004711  scalx
      1.010185  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
