 -3.616096353E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.722130E+01  dx in pixels
 -3.105220E+01  dy in pixels
      1.005985  scalx
      1.009610  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
