 -3.061288140E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.224830E+01  dx in pixels
 -3.080250E+01  dy in pixels
      1.006657  scalx
      1.008637  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
