 -4.186000757E-02  4.734340675E-02  2.964081684E-02  3.733953522E-02  rotation in radian
  1.054810E+01  dx in pixels
 -2.950940E+01  dy in pixels
      1.005212  scalx
      1.009941  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
