  1.024752904E-01 -1.100205573E-01 -5.615687169E-02 -8.864599768E-02  rotation in radian
  2.732328E+00  dx in pixels
 -2.977767E-01  dy in pixels
      1.017784  scalx
      1.026178  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
