  1.050626764E-01 -1.100205573E-01 -5.615687169E-02 -8.864599768E-02  rotation in radian
  2.274610E+01  dx in pixels
 -3.368840E+01  dy in pixels
      1.004446  scalx
      1.010135  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
